GSC 1688-1821

16 15 14 13 12 11

XEphem Topocentric Mean RA/Dec Sky View Palomar Observatory (200 inch) RA: 22:03:11.8 Declination: 18:53:58 Epoch: 2000.00 Altitude: -15:09:01 Azimuth: 54:34:53 Field Width: 0:20

Julian Date: 2452134.50681 Sidereal Time: 13:48:21 UTC Date: 8/13/2001 UTC Time: 0:09:48

Latitude: 33:21:00 N Longitude: 116:52:00 W

North is up - West is right Grid Steps: RA: 0:00:10 Dec: 0:02:00

Created by XEphem Version 3.4 4 Dec 2000 (c) 1996-2000 Elwood Charles Downey http://www.ClearSkyInstitute.com Generated Mon Aug 13 05:10:02 2001 UTC